
nuclear@0: LIBRARY libgoatvr
nuclear@0: EXPORTS
nuclear@0: 	vr_init
nuclear@0: 	vr_shutdown
nuclear@0: 
nuclear@0: 	vr_module_count
nuclear@0: 	vr_module_name
nuclear@0: 
nuclear@0: 	vr_use_module
nuclear@0: 	vr_use_module_named
nuclear@0: 
nuclear@0: 	vr_set_opti
nuclear@0: 	vr_set_optf
nuclear@0: 	vr_get_opti
nuclear@0: 	vr_get_optf
nuclear@0: 
nuclear@0: 	vr_view_translation
nuclear@0: 	vr_view_rotation
nuclear@0: 
nuclear@0: 	vr_view_matrix
nuclear@0: 	vr_proj_matrix
nuclear@0: 
nuclear@0: 	vr_begin
nuclear@0: 	vr_end
nuclear@0: 	vr_swap_buffers
nuclear@0: 
nuclear@0: 	vr_output_texture
nuclear@0: 	vr_output_texture_eye
nuclear@0: 
nuclear@0: 	vr_recenter



